R: Eingabe an den Archon / V: Urkunde
edition published: 2023-10-06
availability: CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

9378 AD530-38 Arsinoite WChr471

[...][...][...]ωρῳ Πεττιρίῳ Στρατηγίῳ Ἀταρβίῳ Φ[...]τῳ Φοιβάμμωνι Μηνᾷ τῷ λαμπροτάτῳ κόμετι καὶ ἄρχοντι[^a1] τῆς Ἀρκάδων ἐπαρχίας παρὰ τῶν πριόρων τῶν καθωσιωμένων Τρανστιγριτανῶν. [...]εια ἐκ τῆς καταπεμφθείσης θείας δηληγατίονος ἑκάστης ἐπινεμήσεως φανερὰς ἀννώνας καὶ κάπιτα ἐκταττόμενα εἰς Κερκὴ τὴν κώμην καὶ ὅτι πάμπολλα [...][...] μὴ ποιῆσαι καὶ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἐξεπέμψαμεν στρατιώτας ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἀριθμοῦ εἰς τὴν αὐτὴν κώμην ἐπὶ τῷ ἀπαιτῆσαι κατὰ μέρος τῶν χρεωστουμένων ἡμῖν ἀννωνῶν [...] καταστασιασάντων κατὰ τῶν ἀπελθόντων ἐκεῖσε στρατιωτῶν ἐξεδίωξαν αὐτοὺς μὴ βουλόμενοι αὐτῶν ἀπόκρισιν ποιῆσαι. νῦν οὖν ἐν μετανοίᾳ γενόμενοι οἱ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης [...]οντες ἡμῖν καὶ αἰτοῦντες συγγνώμην δοθῆναι αὑτοῖς ὑπὲρ τοῦ τολμηθέντος παρʼ αὐτῶν, αἰτοῦντες καὶ στρατιώτας πάλιν ἐκ τοῦ ἡμετέρου νουμέρου ἐλθεῖν εἰς τὸ παραγενέσθαι [...] τὰς χρεωστουμένας ἡμῖν ἀννώνας, διεμαρτύραντο δὲ ἡμᾶς ἐγγράφως διὰ τοῦ λογιωτάτου ἐκδίκου τῆς Ἀρσινοϊτῶν ἀποδυρόμενοι καὶ λέγοντες ὥς τινων διαφερόντων ασηφ [...] κώμην βουκελλαρίους ἐχόντων τοῦ ἐνδόξου οἴκου τοῦ πατρικίου Στρατηγίου[^a2] ἀναλώματα πικρὰ ἡμᾶς ἀπαιτοῦντες μηδεμίαν μετουσίαν ἔχοντες ἐν τῇ ἡμῶν κώμῃ [...][...]ου ἡμῶν κατέφαγον τὰ ἱππάρια αὐτῶν καὶ τοὺς ἄλλους δεκ[...][...][...]ανισαν καὶ προσκαλοῦμεν τὴν ὑμετέραν ἐξουσίαν καὶ ἐνορκοῦμεν κατὰ τοῦ δεσπότου Χριστοῦ [...] τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ καλλινίκου ἡμῶν δεσπότου Φλαουίου Ἰουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος, ὥστε κελεῦσαι τοὺς διοικητὰς τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου οἴκου [...] βουκελλαρίους μηδεμίαν ἔχοντας μετουσίαν, καθὼς προείπαμεν, ἐν τῇ προλεχθείσῃ κώμῃ, ἵνα μὴ τῶν ἡμετέρων στρατιωτῶν ἀπερχομένων ἐν τῇ [...]καθὼς εἴρηται τὰς [...][...] ἀννώνας ἐναντίοσις γένηται παρὰ τῶν αὐτῶν βουκελλαρίων καὶ ὡς εἰκὸς ἀμειξία γένηται εἰς τὸ[^a3] μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἀνέγκλητοι ἡμεῖς [...]οσαι ἐν[...] ἐνδόξου οἴκου α[...][...] θεραπευς[...][...] κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ὅτι ταῦτα γνώριμα κατέστη ἐγράψαμεν τῇ ὑμετέρᾳ μεγαλοπρεπείᾳ [...]ενου[...]ρημένης [...] καταγένηται [...][...] αὐτῆς τῆς δια[...][...][...]ιασπα[...][...][...]χομενης [...][...][...]

[^a1: κόμετι καὶ ἄρχοντι | κομετικῷ βαρῶντι]

[^a2: Στρατηγίου | [...][...]ιτίου]

[^a3: εἰς τὸ | [...][...]]