Umbau des alten Museums, 31.8.1991
edition published: 2023-10-05
availability: CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Mit dem Umbau des alten Museums in der Eichstraße wird es nun ernst: Wie Investor Pe­- ter Gaul von der VVI-Bauträgergesellschaft (Mannheim) auf Anfrage erklärte, erwartet er Ende dieses Monats von der Dürkheimer Kreisverwaltung die Baugenehmigung für die Komplettsanierung des Gebäudes. Anfang Ok­- tober werde voraussichtlich mit dem Umbau begonnen. Die Planungen seien mit dem Lan­- desamt für Denkmalpflege in Mainz abge­- stimmt, das Amt habe am 7. Juli seine Zustim­- mung gegeben. Er habe auch die Genehmi­- gung für den Abbruch des Dachstuhls erhal­- ten, versicherte Gaul. Im alten Museum sollen zwei Büroeinheiten und 17 Wohnungen mit ei­- ner Wohnfläche zwischen 40 und 130 Quadrat­- metern entstehen. Im ersten Obergeschoß, der Büroetage, bleiben Zimmerflucht und Grundriss erhalten, wie es die das Landesamt für Denkmalpflege gefordert hatte. isi/Foto: Franck-Holliday