Bemerkungen des bischöflichen General-Viktariat zur Abrechnung 1020 1847 der Pfarrkirchen Bodendorf/Ahr vom 26.Juli 1848
edition published: 2023-10-05
availability: CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Bemerkungen der Bischöflichen Behörde zur Rechnung der Pfarr-Kirche zu Bodendorf 1070 1847. 1. Zu Pos. 5 Die Ablage wird wohl noch zeitig vorher= gegangener Kündigung erfolgt sein. 2. Da die Kapitalien Pos. 6. 7. u. 28 in nächsten Rechnung werden abgelegt erschienen: so ist man noch nach Möglich= keit für die Einziehung des Kapitals Pos. 29 Sorge zu tragen. Inskription zur Sicherheit der Kapitalien Pos. 8 u. 24 müssen in einigen Monaten erneuert werden; jene zur Sicherheit des Kapitals Pos: 20 wird wohl vor Ablauf der zehnjährigen Frist erinnert worden sein. 4. Zu Pos: 56 u 57 Nach Ausweiß der Beläge waren dies Betrage miteinander verwechselt worden. 5. Das Guthaben der Pfarr-Kirche an den Kenndanten bleibt fest gesetzt auf Einhundertfünfundsechszig einen Mark und vier Pf. Trier den 26ten Juli 1848. Das Bischöfliche Generalvikariat L. In Mb. Mattin. Canarev. et super sehts. 12 S.